Neige Record à Paris en Novembre : Du Jamais Vu Depuis 56 Ans

En ce mois de novembre, Dame Nature a décidé de jouer les trouble-fêtes en offrant aux Parisiens un spectacle aussi magnifique qu’inattendu : une capitale entièrement recouverte d’un épais manteau blanc. Un épisode neigeux d’une rare intensité qui a pris tout le monde de court et bouleversé le quotidien de millions d’habitants. Retour sur cet événement météorologique exceptionnel qui restera dans les annales.

Paris sous un déluge de flocons

Jeudi 21 novembre, les Parisiens se sont réveillés dans un décor féérique mais quelque peu paralysant. Pas moins de 4 centimètres de neige se sont en effet abattus sur la capitale en l’espace de quelques heures à peine, transformant la Ville Lumière en véritable station de ski urbaine. Du jamais vu depuis 56 ans à pareille époque !

Si les plus jeunes se sont émerveillés devant ce spectacle tout droit sorti d’un conte de Noël, les adultes ont dû composer avec son lot de désagréments : trottoirs glissants, routes bloquées, transports perturbés… La neige, aussi belle soit-elle, sait se montrer capricieuse.

Les chutes de neige sur Paris de ce niveau en novembre n’avaient pas été observées depuis plus d’un demi-siècle, soit en 1968.
– Déclaration de Météo France

Des records de neige pulvérisés

D’après les relevés de la station météorologique de Paris-Montsouris, située dans le 14ème arrondissement, l’équivalent de 4 centimètres de neige est tombé sur la capitale hier. Un chiffre impressionnant qui bat tous les records enregistrés pour un mois de novembre depuis plus d’un demi-siècle.

Les précédents pics de neige en novembre remontaient à :

1968 : 6 cm

1952 : 4 cm

1932 : 3,5 cm

La dernière fois que la capitale avait connu un tel épisode neigeux en novembre, c’était en 1968, avec 6 cm tout de même. Un record absolu pour ce mois d’automne qui n’est donc pas battu cette fois-ci mais il faut remonter très loin dans le temps pour trouver trace d’un événement similaire !

La faute à la tempête Caetano

Ces importantes chutes de neige précoces sont à mettre sur le compte de la tempête hivernale baptisée « Caetano » qui traverse actuellement l’Hexagone, apportant dans son sillage un froid glacial et des précipitations sous forme de neige.

Naissant d’une dépression circulant entre l’Islande et l’Irlande, la tempête Caetano génère un puissant conflit de masses d’air sur le nord de la France. L’air froid venu du Pôle rencontre ainsi de l’air plus doux et humide en provenance de l’Atlantique, une confrontation qui se traduit par d’abondantes chutes de neige.

L’Île-de-France est particulièrement touchée par cet épisode neigeux, tout comme une quinzaine d’autres départements allant de la Normandie au Grand-Est. Les quantités de neige relevées dépassent par endroits les 20 cm, comme dans les Yvelines.

Vigilance orange maintenue

Face à ces conditions météorologiques exceptionnelles, Météo France a placé Paris et toute l’Île-de-France en vigilance orange « neige-verglas » jusqu’à vendredi matin. La prudence reste de mise malgré la relative accalmie prévue, en raison des risques de regel des quantités de neiges tombées et des potentielles difficultés sur les réseaux de transport.

Au niveau national, 31 départements restent concernés par la vigilance orange pour phénomènes glissants et vent violent ce vendredi. La situation devrait redevenir progressivement plus calme à partir du week-end mais il faudra rester attentif à l’évolution des températures qui pourraient transformer cette belle neige en redoutable verglas.

La magie de la neige en ce mois de novembre, d’ordinaire plutôt clément, ne doit donc pas faire oublier les désagréments et les dangers que ce phénomène peut engendrer, surtout dans une ville comme Paris peu habituée et équipée pour y faire face. Mais quel bonheur tout de même d’avoir eu droit à ce spectacle féérique le temps de quelques heures ! Un souvenir mémorable gravé dans les mémoires des petits comme des grands.

D’après les relevés de la station météorologique de Paris-Montsouris, située dans le 14ème arrondissement, l’équivalent de 4 centimètres de neige est tombé sur la capitale hier. Un chiffre impressionnant qui bat tous les records enregistrés pour un mois de novembre depuis plus d’un demi-siècle.

Les précédents pics de neige en novembre remontaient à :

1968 : 6 cm

1952 : 4 cm

1932 : 3,5 cm

La dernière fois que la capitale avait connu un tel épisode neigeux en novembre, c’était en 1968, avec 6 cm tout de même. Un record absolu pour ce mois d’automne qui n’est donc pas battu cette fois-ci mais il faut remonter très loin dans le temps pour trouver trace d’un événement similaire !

La faute à la tempête Caetano

Ces importantes chutes de neige précoces sont à mettre sur le compte de la tempête hivernale baptisée « Caetano » qui traverse actuellement l’Hexagone, apportant dans son sillage un froid glacial et des précipitations sous forme de neige.

Naissant d’une dépression circulant entre l’Islande et l’Irlande, la tempête Caetano génère un puissant conflit de masses d’air sur le nord de la France. L’air froid venu du Pôle rencontre ainsi de l’air plus doux et humide en provenance de l’Atlantique, une confrontation qui se traduit par d’abondantes chutes de neige.

L’Île-de-France est particulièrement touchée par cet épisode neigeux, tout comme une quinzaine d’autres départements allant de la Normandie au Grand-Est. Les quantités de neige relevées dépassent par endroits les 20 cm, comme dans les Yvelines.

Vigilance orange maintenue

Face à ces conditions météorologiques exceptionnelles, Météo France a placé Paris et toute l’Île-de-France en vigilance orange « neige-verglas » jusqu’à vendredi matin. La prudence reste de mise malgré la relative accalmie prévue, en raison des risques de regel des quantités de neiges tombées et des potentielles difficultés sur les réseaux de transport.

Au niveau national, 31 départements restent concernés par la vigilance orange pour phénomènes glissants et vent violent ce vendredi. La situation devrait redevenir progressivement plus calme à partir du week-end mais il faudra rester attentif à l’évolution des températures qui pourraient transformer cette belle neige en redoutable verglas.

La magie de la neige en ce mois de novembre, d’ordinaire plutôt clément, ne doit donc pas faire oublier les désagréments et les dangers que ce phénomène peut engendrer, surtout dans une ville comme Paris peu habituée et équipée pour y faire face. Mais quel bonheur tout de même d’avoir eu droit à ce spectacle féérique le temps de quelques heures ! Un souvenir mémorable gravé dans les mémoires des petits comme des grands.

The post Neige Record à Paris en Novembre : Du Jamais Vu Depuis 56 Ans first appeared on ViralMag.