Geler un bougainvillier: gestes essentiels pour le sauver

Vous admirez les fleurs roses ou violettes de votre bougainvillier chaque été, mais cet hiver, le gel a eu raison de lui ? Ne désespérez pas, cette plante méditerranéenne est plus résistante qu’il n’y paraît. Avec les bons gestes, vous pouvez l’aider à reprendre vie et profiter à nouveau de sa splendide floraison. Suivez nos conseils pour sauver votre bougainvillier gelé.

Quelles températures le bougainvillier supporte-t-il ?

Originaire d’Amérique du Sud, le bougainvillier apprécie la chaleur et le soleil. Il peut résister à des températures légèrement négatives, jusqu’à -2°C ou -3°C pour les variétés les plus rustiques. Mais en-dessous, les dégâts du gel se font vite sentir, surtout si le froid persiste plusieurs jours.

Protéger son bougainvillier du gel

La meilleure façon de préserver votre bougainvillier est de le protéger préventivement dès les premiers froids :

S’il est en pot, rentrez-le dans une pièce hors-gel comme une véranda, un garage ou une serre froide.

En pleine terre, paillez généreusement le pied sur une vingtaine de centimètres pour isoler les racines.

Emballez les branches dans un voile d’hivernage en matière isolante qui laisse passer la lumière.

Repérer les dégâts du gel

Après une vague de froid, inspectez votre plante pour évaluer son état :

Feuillage flétri, noirci ou desséché

Rameaux cassants

Écorce fissurée

Absence de bourgeons et de jeunes pousses

Si vous constatez ces signes, c’est que le gel a endommagé votre bougainvillier. Plus les symptômes sont importants, moins les chances de survie sont élevées. Mais il ne faut pas baisser les bras !

Comment sauver un bougainvillier gelé ?

Dès que les risques de gel sont écartés, généralement courant avril, il est temps d’agir pour redonner un coup de fouet à votre bougainvillier :

Supprimez les protections hivernales pour que la plante profite du soleil.

Taillez franchement toutes les parties mortes ou abîmées, sans hésiter à couper très court. De nouvelles pousses repartiront du bois sain.

Griffez superficiellement la terre au pied et incorporez un engrais organique riche en potasse pour stimuler la végétation.

Arrosez régulièrement en évitant l’excès d’eau, le bougainvillier apprécie un sol bien drainé.

Soyez patient, votre bougainvillier mettra plusieurs semaines à se remettre. Il faudra certainement attendre l’été pour qu’il retrouve une belle vigueur et une floraison généreuse.

Avec ces quelques gestes simples, vous donnez toutes les chances à votre bougainvillier de surmonter l’épreuve du gel. N’oubliez pas que c’est une plante vigoureuse par nature, elle peut vous surprendre par sa capacité à renaître de ses cendres ! Veillez simplement à lui apporter les soins nécessaires et à la protéger chaque hiver des rigueurs du climat.

Chouchouter son bougainvillier toute l’année

Pour que votre arbuste grimpant reste vigoureux et résiste mieux aux aléas, apportez-lui une attention régulière :

Arrosage : modéré mais régulier, surtout en été, sans mouiller le feuillage

Fertilisation : tous les mois de mars à septembre avec un engrais équilibré ou du compost

Taille : en fin d’hiver pour supprimer le bois mort et éclaircir si besoin

Palissage : tout au long de la saison pour guider les branches dans la direction souhaitée

Avec de la prévention, des soins adaptés et un peu de chance côté météo, vous pourrez profiter pendant de longues années de la splendeur de votre bougainvillier, ce joyau des jardins méditerranéens. Croyez en sa résistance naturelle et aidez-le à déployer son exubérante floraison sous le soleil estival !

The post Geler un bougainvillier: gestes essentiels pour le sauver first appeared on Viral Mag.